Referència d'ordres

El menú Fitxer
N Fitxer Nou 	Crea un fitxer de projecte nou del LabPlot.
En un fitxer de projecte tots els paràmetres i tots els diagrames s'emmagatzemen en format ASCII.
O Fitxer Obre 	Obre un fitxer de projecte del LabPlot.
Fitxer Obre recent 	Obre un fitxer de projecte del LabPlot recent.
Aquí es llisten els 10 últims fitxers de projecte utilitzats.
S Fitxer Desa 	Desa el projecte real.
Si no heu desat el projecte abans, el projecte es desarà amb un nom temporal de fitxer de projecte.
Fitxer Desa com a 	Desa el projecte real amb un nom diferent.
P Fitxer Imprimeix 	Imprimeix el diagrama actiu.
Aquí s'obre un diàleg d'impressió on podeu seleccionar la impressora, mides diferents de paper,
Fitxer Vista prèvia d'impressió 	Obre una finestra de vista prèvia d'impressió. El LabPlot permet triar la configuració d'impressió utilitzant la barra d'eines d'aquesta finestra i veure el resultat immediatament.
= Fitxer Nou Full de càlcul 	Crea un full de càlcul nou a la carpeta actual del projecte LabPlot.
X Fitxer Nou Full de treball 	Crea un full de treball nou a la carpeta actual del projecte LabPlot.
Fitxer Nou Carpeta 	Crea un full de càlcul nou a la carpeta actual del projecte LabPlot.
Fitxer Nou Fitxer d'origen de les dades 	Obre la finestra Importa les dades a un full de càlcul o matriu.
L Fitxer Importa 	 Importa dades al full de càlcul actiu
Aquest element es pot utilitzar per importar dades al LabPlot. Llegiu-ne més en la secció del diàleg d'importació.
Fitxer Exporta 	Desa el diagrama actiu com a format especial.
Actualment s'admeten Postscript Encapsulated (EPS), Portable Document Format (PDF), Scalable Vector Graphics (SVG) i Portable Network Graphics (PNG).
W Fitxer Tanca 	Tanca el fitxer de projecte LabPlot obert actualment.
Q Fitxer Surt 	Surt del LabPlot.

El menú Edita
Edita Historial de desfer/refer 	Obre la finestra de l'historial d'accions del LabPlot. Seleccioneu un element de la llista per navegar al pas corresponent.

El menú Full de treball
Aquest menú conté tots els elements que també es poden trobar en el menú contextual (ratolí dret) d'un full de treball. El menú només està disponible quan se selecciona un objecte de full de treball en el plafó Explorador del projecte.

El menú Full de càlcul
Aquest menú conté tots els elements que també es poden trobar en el menú contextual (ratolí dret) d'un full de càlcul. El menú només està disponible quan se selecciona un objecte de full de càlcul en el plafó Explorador del projecte.

El menú Full de treball CAS
Aquest menú conté tots els elements que també es poden trobar al menú contextual (ratolí dret) d'un full de treball CAS. El menú només està disponible quan se selecciona un objecte de full de treball en el plafó Explorador del projecte.

El menú Selector de dades
Aquest menú conté tots els elements que també es poden trobar en el menú contextual (ratolí dret) d'un selector de dades. El menú només està disponible quan se selecciona un objecte de selector de dades en el plafó Explorador del projecte.

El menú Arranjament
Aquest menú permet canviar la configuració de l'usuari.
A part de les entrades habituals del menú Arranjament del descrites al capítol del menú Arranjament dels Fonaments del , el LabPlot té aquesta entrada de menú específica:
F Arranjament Mode de pantalla completa 	Mostra l'espai de treball en mode de pantalla completa.

El menú Ajuda
A més, el LabPlot té els elements normals del menú Ajuda del . Per a més informació, llegiu la secció sobre el Menú ajuda dels Fonaments del .

Barra d'eines
La barra d'eines principal conté els elements principals que podeu trobar als diferents menús. Es poden trobar més detalls sobre això al Manual dels Fonaments de .