El manual del LabPlot
El LabPlot és un programa per a traçar diagrames de dues dimensions i analitzar dades.

Introducció
El LabPlot és una aplicació per a la representació interactiva de gràfics i anàlisi de dades científiques. El LabPlot proporciona una manera fàcil de crear, gestionar i editar diagrames.
Característiques:
Gestió de dades basada en projectes
Explorador de projectes per a la gestió i organització d'objectes creats en diferents carpetes i subcarpetes
Full de càlcul amb funcionalitat bàsica per a l'entrada de dades manual o per a la generació de nombres aleatoris uniformes o no uniformes
Importació de dades ASCII externes al projecte per a una edició i visualització més profunda
Exportació de full de càlcul a un fitxer ASCII
Full de treball com a objecte pare principal per a traces, etiquetes, etc És compatible amb diverses disposicions i funcions de zoom
Exportació del full de treball a diferents formats (pdf, eps, png i svg)
Gran varietat de capacitats d'edició de les propietats dels fulls de treball i els seus objectes
Diagrames cartesians a partir de conjunts de dades importats o creats manualment o mitjançant una equació matemàtica
S'admet la definició de fórmules matemàtiques per al ressaltat i la compleció de la sintaxi, i per a la llista de constants i funcions matemàtiques i físiques agrupades temàticament
La investigació de les dades traçades conté diverses característiques de navegació i zoom
Diverses funcions d'anàlisi i mètodes per a la reducció de dades, diferenciació, integració, interpolació, suavitzat, ajust (no lineal), filtre de Fourier i transformada de Fourier
Els lineals i no lineals s'ajusten a les dades. Hi ha diversos models ajustats predefinits i models personalitzats amb un nombre arbitrari de paràmetres afegibles
Permet molts dorsals CAS com el Maxima, Python, KAlgebra, Sage
Una vista agradable de full de treball per a avaluar les expressions
Una estructura senzilla basada en connectors per a afegir dorsals diferents
Diàlegs d'assistent basats en un connector per a ajudar amb les tasques habituals (com ara integrar una funció o introduir una matriu)
Selector de dades per a l'extracció manual o (semi-)automàtica de dades d'imatges importades que contenen diagrames i corbes.
El LabPlot es pot trobar a la seva pàgina web a kde.org: https://labplot.kde.org/.