Guies d'aprenentatge curtes

Construir un gràfic de sinus amb el LabPlot
En aquest capítol trobareu les explicacions sobre com construir un diagrama senzill per a una corba en les coordenades cartesianes a partir d'una equació matemàtica.
Finestra del LabPlot després del primer inici
Finestra del LabPlot després del primer inici
Feu clic al botó Nou o premeu N al teclat.
Projecte nou del LabPlot
Projecte nou del LabPlot
Feu clic a l'element Projecte al plafó Explorador del projecte amb el i trieu Afegeix un nou Full de treball o premeu X al teclat.
Afegir un full de treball nou del LabPlot
Afegir un full de treball nou del LabPlot
Feu clic a l'element Full de treball en el plafó Explorador del projecte amb el i trieu Afegeix un nou Diagrama XY Dos eixos, centrat.
Afegir eixos al diagrama
Afegir eixos al diagrama
Feu clic a l'element Diagrama XY en el plafó Explorador del projecte amb el i trieu Afegeix un nou Corba XY des d'una equació matemàtica.
Afegir una corba nova
Afegir una corba nova
Utilitzeu la subfinestra Propietats de la corba d'equació XY a la dreta per introduir sin(x) al camp y=f(x) (per a la llista de funcions disponibles vegeu Funcions de l'analitzador), -6 al camp x, mín, 6 al camp x, màx i feu clic al botó Recalcula per veure el resultat.
El diagrama de corba predeterminat
El diagrama de corba predeterminat
El LabPlot ressalta la sintaxi desconeguda en el camp y=f(x). Això és útil per controlar la correcció de l'entrada.
La llista de les funcions conegudes es pot trobar a secció corresponent d'aquest manual.
Canvieu a la pestanya Línia a la subfinestra Propietats de la corba d'equació XY i trieu «spline» cúbica (natural) des de la llista desplegable Tipus.
Selecció del tipus de línia
Afegir el tipus de línia
Canvieu a la pestanya Símbol a la subfinestra Propietats de la corba d'equació XY i trieu cap de la llista desplegable Style.
Suprimir els símbols del diagrama
Suprimir els símbols del diagrama
Feu clic a l'element Diagrama XY al plafó Explorador del projecte amb el i trieu Afegeix un nou Llegenda. Canvieu a la pestanya Títol a la subfinestra Propietats de la llegenda del diagrama cartesià i introduïu Gràfic de sinus al camp Text.
Canviar el títol de la llegenda
Canviar el títol de la llegenda
Trieu Fitxer Exporta des del menú principal. Seleccioneu el lloc i el format per desar el diagrama.
Exportació del diagrama
Exportació del diagrama

Construcció d'un gràfic a partir de dades de full de càlcul amb el LabPlot
En aquest capítol trobareu les explicacions sobre com construir un diagrama senzill a partir de les dades del full de càlcul.
Finestra del LabPlot després del primer inici
Finestra del LabPlot després del primer inici
Feu clic al botó Nou o premeu N al teclat.
Projecte nou del LabPlot
Projecte nou del LabPlot
Feu clic a l'element Projecte al plafó Explorador del projecte amb el i trieu Afegeix un nou Full de càlcul o premeu = al teclat.
Afegir un full de càlcul nou del LabPlot
Afegir un full de càlcul nou del LabPlot
Feu clic a la capçalera de la primera columna del full de càlcul amb el i feu clic a qualsevol de les seves cel·les amb el i trieu Selecció Omple la selecció amb Números de fila.
Omplir la primera columna del full de càlcul
Omplir la primera columna del full de càlcul
Seleccioneu Automàtic (g) des de la llista desplegable Format a les Propietats de la columna de l'acoblador de la dreta per millorar la presentació de dades per a la primera columna.
Feu clic a la capçalera de la segona columna del full de càlcul amb el i trieu Genera dades Valors aleatoris.
Omplir la segona columna del full de càlcul
Omplir la segona columna del full de càlcul
Feu clic a l'element Projecte al plafó Explorador del projecte amb el i trieu Afegeix un nou Full de treball o premeu X al teclat.
Afegir un full de treball nou del LabPlot
Afegir un full de treball nou del LabPlot
Feu clic a l'element Full de treball en el plafó Explorador del projecte amb el i trieu Afegeix un nou Diagrama XY Diagrama de caixes, quatre eixos.
Afegir eixos al diagrama
Afegir eixos al diagrama
Feu clic a l'element Diagrama XY en el plafó Explorador del projecte amb el i trieu Afegeix un nou Corba XY.
Afegir una corba nova
Afegir una corba nova
Utilitzeu la subfinestra Propietats de la corba XY a la dreta per seleccionar Projecte Full de càlcul 1 en el camp Dades X (només feu clic a l'element i premeu ). Utilitzeu el mateix procediment per seleccionar 2 per al camp Dades Y. Els resultats es mostraran immediatament al full de treball.
El diagrama per a les dades no ordenades
El diagrama per a les dades no ordenades
Feu clic a l'element Full de càlcul al plafó Explorador del projecte amb el i feu clic a la capçalera de la segona columna amb el i trieu Ordena Ascendent.
Ordenar la segona columna del full de càlcul
Ordenar la segona columna del full de càlcul
Feu clic a l'element Full de treball al plafó Explorador del projecte amb el per veure els resultats.
El diagrama per a les dades ordenades
El diagrama per a les dades ordenades