Manual d'usuari del LabPlot
labplot2
és una aplicació creada per la comunitat KDE per a la representació interactiva de grafs i anàlisi de dades científiques.
labplot2 LabPlot opcions fitxer

Descripció
El LabPlot és una eina per a traçar diagrames i analitzar les dades.
Les seves característiques inclouen traçar diagrames en 2D i 3D de les dades, una edició fàcil dels diagrames, anàlisi de les dades i funcions, admet diferents fulls de treball emprant fitxers de projecte MDI i LabPlot.
Tingueu en compte que el LabPlot es crida emprant labplot2.

Opcions del LabPlot
Per obtenir un resum complet de les opcions genèriques, executeu labplot2 --help.
--no-splash 	 No es mostra la pantalla de benvinguda.
--presenter 	 Inicia en el mode de presentació.

Arguments
fitxer 	 La ubicació del projecte que s'obrirà, el qual generalment acaba amb .lml.
El fitxer del projecte també es pot comprimir, el seu nom de fitxer acaba amb .lml.gz, .lml.bz2 o .lml.xz.

Vegeu també
Hi ha disponible una completa documentació d'usuari a través del Centre d'ajuda del KDE. També podeu introduir l'URL help:/labplot2 (podeu emprar aquest al o bé executar khelpcenter help:/labplot2).
kf5options(7)
qt5options(7)
També hi ha més informació disponible al lloc web https://labplot.kde.org/

Autors
El LabPlot2 ha estat escrit per
Stefan Gerlach <stefan.gerlach@uni.kn>,
Alexander Semke <alexander.semke@web.de>,
Fábián Kristóf-Szabolcs <f-kristof@hotmail.com>
i diversos altres autors.
Aquesta pàgina de manual ha estat preparada per Helen Faulkner <helen_ml_faulkner@yahoo.co.uk> per al sistema Debian GNU/Linux (però pot ser emprada pels altres).
Llicència pública general de GNU versió 2 <http://www.gnu.org/licenses/gpl-2.0.html>