LabPlot-Benutzerhandbuch
labplot2
LabPlot ist eine Anwendung zur interaktiven Erstellung von Grafiken und Analyse wissenschaftlicher Daten.
labplot2 LabPlot-Optionen file

Beschreibung
LabPlot ist ein Programm zur Darstellung und Auswertung Daten.
Zu den Funktionen gehören das Plotten von 2D- und 3D-Daten und Funktionen, die einfache Bearbeitung von Plots, Analyse von Daten und Funktionen, Unterstützung für verschiedene Arbeitsblätter mit MDI- und LabPlot-Projektdateien.
Beachten Sie, dass LabPlot mit dem Befehl labplot2 gestartet wird.

LabPlot-Optionen
Eine vollständige Zusammenstellung der allgemeinen Optionen wird angezeigt, wenn Sie labplot2 --help ausführen.
--no-splash 	 Den Startbildschirm nicht anzeigen.
--presenter 	 Im Präsentationsmodus starten.

Argumente
file 	 Der Speicherort der zu öffnenden Projektdatei, normalerweise mit der Dateierweiterung .lml.
Die Projektdatei kann auch komprimiert sein, die Dateierweiterung lautet dann .lml.gz, .lml.bz2 oder .lml.xz.

Siehe auch
Die vollständige Dokumentation finden Sie im .Sie können auch die help:/labplot2 verwenden (geben Sie entweder diese URL in ein, oder starten Sie den Befehl khelpcenter help:/labplot2).
kf5options(7)
qt5options(7)
Weitere Informationen finden Sie auf der Webseite https://labplot.kde.org/.

Autoren
LabPlot2 wurde geschrieben von
Stefan Gerlach <stefan.gerlach@uni.kn>,
Alexander Semke <alexander.semke@web.de>,
Fábián Kristóf-Szabolcs <f-kristof@hotmail.com>
und weiteren Autoren.
Diese Handbuchseite wurde von Helen Faulkner <helen_ml_faulkner@yahoo.co.uk> für Debian GNU/Linux geschrieben (darf aber auch von anderen verwendet werden).
Lizenz: GNU General Public License Version 2 <http://www.gnu.org/licenses/gpl-2.0.html>