El manual de LabPlot
LabPlot es un programa para el trazado de funciones bidimensionales y análisis de datos.

Introducción
LabPlot es una aplicación de para gráficos interactivos y análisis de datos científicos. LabPlot proporciona un modo sencillo para crear, gestionar y editar gráficos.
Características:
Gestión de datos basada en proyectos
Explorador de proyectos para gestión y organización de los objetos creados en diferentes carpetas y subcarpetas
Hoja de cálculo con funcionalidad básica para entrada manual de datos o generación uniforme o no uniforme de números aleatorios
Importación de datos ASCII externos en el proyecto para su posterior edición y visualización
Exportación de la hoja de cálculo a un archivo ASCII
La hoja de trabajo, como el principal objeto padre para gráficos, etiquetas, . admite diferentes esquemas y funciones de ampliación
Exportación de hojas de trabajo a diferentes formatos (pdf, eps, png y svg)
Gran variedad de posibilidades de edición para las propiedades de las hojas de trabajo y sus objetos
Gráficos cartesianos creados desde conjuntos de datos importados o creados manualmente o vía ecuaciones matemáticas
La definición de fórmulas matemáticas se implementa por resaltado de sintaxis y completado y por la lista de constantes matemáticas, físicas y funciones agrupadas por temas
La investigación de datos trazados se implementa mediante muchas características de ampliación y navegación
Varias funciones de análisis y métodos de reducción de datos, diferenciación, integración, interpolación, suavizado, ajuste (no lineal), filtro de Fourier y transformada de Fourier
Ajustes a datos lineales y no lineales, están predefinidos varios modos de ajuste y pueden proporcionarse modelos personalizados con un número arbitrario de parámetros
Implementa varios motores CAS como Maxima, Python, KAlgebra, Sage
Agradable vista de hoja de trabajo para evaluar expresiones
Fácil estructura basada en complementos para añadir diferentes motores
Asistente de diálogos basado en complementos para tareas habituales (como integrar una función o introducir una matriz)
Selector de datos para extracción de datos manual o (semi)automática desde imágenes importadas que contengan gráficos y curvas.
Puede encontrar LabPlot en su página web en kde.org: https://labplot.kde.org/.