Referencia de órdenes

El menú Archivo
N Archivo Nuevo 	Crea un nuevo archivo de proyecto de LabPlot.
En un archivo de proyecto todas las preferencias y gráficos se almacenan en formato ASCII.
O Archivo Abrir 	Abre un archivo de proyecto de LabPlot.
Archivo Abrir reciente 	Abre un archivo de proyecto de LabPlot reciente.
Aquí se listan los 10 últimos proyectos usados.
S Archivo Guardar 	Guarda el proyecto actual.
Si usted no ha guardado el proyecto antes de que se guarde bajo un nombre de proyecto temporal.
Archivo Guardar como 	Guarda el proyecto actual con un nombre diferente.
P Archivo Imprimir 	Imprime el gráfico activo.
Aquí se abre un diálogo de impresión donde usted puede seleccionar la impresora, distintos tamaños de papel,
Archivo Vista previa 	Abre una ventana de vista previa. LabPlot le permite elegir las preferencias de impresión usando la barra de herramientas de esta ventana y ver los resultados inmediatamente.
= Archivo Nuevo Hoja de cálculo 	Crea una nueva hoja de cálculo en la carpeta actual del proyecto de LabPlot.
X Archivo Nuevo Hoja de trabajo 	Crea una nueva hoja de trabajo en la carpeta actual del proyecto de LabPlot.
Archivo Nuevo Carpeta 	Crea una nueva hoja de cálculo en la carpeta actual del proyecto de LabPlot.
Archivo Nuevo Archivo de fuente de datos 	Abre la ventana Importar datos a hoja de cálculo/matriz.
L Archivo Importar 	 Importa datos en la hoja de cálculo activa
Este elemento puede usarse para importar datos en LabPlot. Por favor, lea más en la sección diálogo importar.
Archivo Exportar 	Guarda el gráfico activo como formato especial.
Actualmente se admiten Postscript encapsulado (EPS), Formato de documento portable (PDF), Gráficos vectoriales escalables (SVG) y gráficos portables de red (PNG).
W Archivo Cerrar 	Cerrar el proyecto de LabPlot actualmente abierto.
Q Archivo Salir 	Salir de LabPlot.

El menú Editar
Editar Deshacer/Rehacer historial 	Abre la ventana de historial de acciones de LabPlot. Seleccione un elemento en la lista para navegar al paso correspondiente.

El menú Hoja de trabajo
Este menú contiene todos los elementos que pueden encontrarse también en el menú de contexto (botón derecho del ratón) de una hoja de trabajo. El menú solo está disponible cuando un objeto de hoja de trabajo se selecciona en el panel Explorador de proyectos.

El menú de hoja de cálculo
Este menú contiene todos los elementos que también pueden encontrarse en el menú de contexto (botón derecho del ratón) de una hoja de cálculo. Este menú solo está disponible cuando un objeto de hoja de cálculo se selecciona con el panel Explorador de proyectos.

El menú Hoja de trabajo CAS
Este menú contiene todos los elementos que pueden encontrarse también en el menú de contexto (botón derecho del ratón) de una hoja de trabajo CAS. El menú solo está disponible cuando un objeto de hoja de trabajo se selecciona en el panel Explorador de proyectos.

El menú de selección de datos
Este menú contiene todos los elementos que también pueden encontrase en el menú de contexto (botón derecho del ratón) de un selector de datos. Este menú solo está disponible cuando un objeto de selección de datos se elige en el panel Explorador de proyectos.

El menú Preferencias
Este menú le proporciona la habilidad de cambiar las preferencias de usuario.
Aparte de las entradas comunes de preferencia de descritas en el capítulo Menú preferencias de los fundamentos de , LabPlot dispone de esta opción de menú específica:
F Preferencias Modo de pantalla completa 	Muestra el área de trabajo en modo de pantalla completa.

El menú Ayuda
Adicionalmente, LabPlot dispone de las opciones de menú comunes de ayuda de . Para más información, consulte la sección sobre el Menú ayuda de los fundamentos de .

Barra de herramientas
La barra de herramientas principal contiene los principales elementos que usted puede encontrar en los diferentes menús. Se pueden encontrar más detalles sobre esto en el Manual de fundamentos de .