Manual del usuario de LabPlot
labplot2
una aplicación creada por KDE para representar gráficamente datos científicos y analizarlos.
labplot2 opciones de LabPlot archivo

Descripción
LabPlot es una herramienta de representación gráfica y análisis de datos.
Sus funcionalidades incluyen representación gráfica 2D y 3D de datos y funciones, fácil edición de los gráficos, análisis de datos y funciones, y compatibilidad con diferentes hojas de trabajo que usan archivos de proyectos MDI y LabPlot.
Tenga en cuenta que LabPlot se invoca usando la orden labplot2.

Opciones de LabPlot
Para obtener un resumen de las opciones generales, ejecute labplot2 --help.
--no-splash 	 No mostrar la pantalla de bienvenida.
--presenter 	 Empezar en el modo de presentación.

Argumentos
archivo 	 La ubicación del proyecto a abrir, normalmente terminado en .lml.
El archivo de proyecto también puede estar comprimido, con el nombre de archivo terminado en .lml.gz, .lml.bz2 o .lml.xz.

Consulte también
Dispone de una documentación completa en el centro de ayuda de KDE. También puede introducir el URL help:/labplot2 (introduzca dicho URL en o ejecute khelpcenter help:/labplot2).
kf5options(7)
qt5options(7)
También dispone de más información en https://labplot.kde.org/

Autores
LabPlot2 ha sido escrito por
Stefan Gerlach <stefan.gerlach@uni.kn>,
Alexander Semke <alexander.semke@web.de>,
Fábián Kristóf-Szabolcs <f-kristof@hotmail.com>
y otros autores más.
Esta página de manual ha sido preparada por Helen Faulkner <helen_ml_faulkner@yahoo.co.uk> para el sistema GNU/Linux Debian (aunque se puede usar en otros).
Licencia: Pública General de GNU Versión 2 <http://www.gnu.org/licenses/gpl-2.0.html>