Tracciamento della curva

Carica un'immagine
Un raccoglitore di dati può essere creato all'interno di un progetto con Aggiungi nuovo nel menu contestuale di un progetto o di una cartella, o nella barra degli strumenti principale. Può poi essere aggiunta una nuova immagine, e può essere cambiata da Grafico nel corrispondente oggetto agganciabile.
Dopo il caricamento di un'immagine possono essere utilizzate varie opzioni di ingrandimento, per cambiarne la larghezza e l'altezza; queste si trovano nel menu contestuale e nella barra degli strumenti del raccoglitore di dati. Le immagini possono anche essere ruotate di un certo angolo, usando Rotazione nella sezione «modifica» dell'oggetto agganciabile. Dopo di questo, l'utente deve impostare i punti dell'asse.

Simboli
I simboli sono i punti che possono essere disegnati sull'immagine del raccoglitore di dati. Possono essere creati direttamente con un clic destro sull'immagine, e sono principalmente di due tipi: con o senza la barra di errore; questo dipende dal tipo di curva al quale appartengono.
Ogni curva del raccoglitore può avere il suo stile per i simboli, che può essere cambiato nella sezione Simboli dell'oggetto agganciabile. La modalità del mouse «Seleziona e sposta» può essere usata per selezionare punti o simboli multipli, e possono essere spostati usando i tasti di navigazione.

Punti dell'asse
I punti dell'asse sono l'insieme di tre punti di riferimento sull'immagine del raccoglitore. Questi punti possono essere impostati con Imposta i punti dell'asse nel menu contestuale del raccoglitore: dopo aver selezionato i punti sull'immagine, l'utente deve aggiornare il tipo di sistema di coordinate con Tipo di grafico, e la posizione logica con Punti di rif. nell'oggetto agganciabile.

Curva del raccoglitore di dati
La curva del raccoglitore può essere creata all'interno del raccoglitore con Nuova curva dal suo menu contestuale. Una curva può avere tipi di errori X e Y diversi (nessun errore, simmetrico, asimmetrico); questo dipende da quale tipo di errore che l'oggetto agganciabile del raccoglitore di dati ha nel punto di creazione.
Ogni curva contiene tutti i punti della curva (nascosti) e un foglio elettronico che contiene le posizioni logiche di tutti i punti della curva, e fornisce le opzioni per aggiornare il foglio elettronico e per commutare la visibilità dei suoi punti usando il menu contestuale. Bisogna selezionare la modalità Imposta i punti della curva dal menu contestuale del raccoglitore per creare i punti della curva.
Possono essere create delle curve multiple per lo stesso raccoglitore. I punti della curva creata corrispondono sempre alla curva attiva del raccoglitore, che può essere cambiata con l'opzione Curva attiva nel menu contestuale del raccoglitore e nel suo oggetto agganciabile. Ogni curva del raccoglitore può avere il suo stile dei simboli, che può essere cambiato nella sezione Simboli dell'oggetto agganciabile.

Segmenti della curva
I segmenti della curva per il raccoglitore possono essere creati su un'immagine passando alla modalità Seleziona i segmenti della curva nel menu contestuale del raccoglitore. Un segmento è un oggetto selezionabile su di un'immagine, che può essere selezionato facendoci clic sopra con il tasto destro.
I segmenti vengono creati elaborando l'immagine in base agli attributi del colore, in modo da tracciare automaticamente le curve. Per migliorare i risultati questa gamma e questi tipi di attributi del colore possono essere modificati nella sezione «Modifica» dell'oggetto agganciabile. Quest'ultimo fornisce anche le opzioni per passare dall'immagine elaborata all'originale, e per impostare la lunghezza minima dei segmenti.
Una volta che un segmento è selezionato saranno creati i punti della curva sopra di esso, con una distanza minima specificata fra di essi, che può essere cambiata nell'oggetto agganciabile del raccoglitore. L'utente potrebbe dover selezionare nuovamente i segmenti per vedere i cambiamenti.