Guida ai comandi

Il menu File
N File Nuovo 	Crea un nuovo progetto di LabPlot.
In un progetto tutte le impostazioni e tutti i grafici sono immagazzinati in formato ASCII.
O File Apri 	Apre un progetto di LabPlot.
File Apri recente 	Apre un progetto recente di LabPlot.
Sono qui visualizzati gli ultimi 10 progetti usati.
S File Salva 	Salva il progetto attuale.
Se non hai salvato il progetto in precedenza, questo viene salvato con un nome temporaneo.
File Salva come 	Salva il progetto corrente con un nome diverso.
P File Stampa 	Stampa il grafico attivo.
Viene aperta la finestra di stampa, dalla quale puoi scegliere la stampante, un diverso formato di carta,
File Anteprima di stampa 	Apre la finestra dell'anteprima di stampa. LabPlot ti permette di scegliere le impostazioni di stampa usando la barra degli strumenti di questa finestra, e di vedere immediatamente il risultato.
= File Nuovo Foglio elettronico 	Crea un nuovo foglio elettronico nella cartella attuale del progetto di LabPlot.
X File Nuovo Foglio di lavoro 	Crea un nuovo foglio di lavoro nella cartella attuale del progetto di LabPlot.
File Nuovo Cartella 	Crea un nuovo foglio elettronico nella cartella attuale del progetto di LabPlot.
File Nuovo Fonte dati file 	Apre la finestra Importa i dati in un foglio elettronico o in una matrice.
L File Importa 	 Importa i dati nel foglio elettronico attivo
Questa voce può essere usata per importare i dati in LabPlot. Trovi maggiori informazioni nella sezione finestra di importazione.
File Esporta 	Salva il grafico attivo in un formato speciale.
Quelli attualmente supportati sono Encapsulated Postscript (EPS), Portable Document Format (PDF), Scalable Vector Graphics (SVG) e Portable Network Graphics (PNG).
W File Chiudi 	Chiude il progetto di LabPlot attualmente aperto.
Q File Esci 	Esce da LabPlot.

Il menu Modifica
Modifica Cronologia Annulla/Rifai 	Apre la finestra della cronologia di LabPlot. Seleziona un elemento nell'elenco per andare al passo corrispondente.

Il menu Foglio di lavoro
Questo menu contiene tutti gli elementi che possono essere trovati nel menu contestuale (tasto destro) di un foglio di lavoro. È disponibile solamente quando viene selezionato un foglio di lavoro dal pannello dell'Esploratore dei progetti.

Il menu Foglio elettronico
Questo menu contiene tutti gli elementi che possono essere trovati nel menu contestuale (tasto destro) di un foglio elettronico. È disponibile solamente quando viene selezionato un foglio elettronico dal pannello dell'Esploratore dei progetti.

Il menu Foglio di lavoro CAS
Questo menu contiene tutte le voci che possono anche essere trovate nel menu contestuale (tasto destro) di un foglio di lavoro CAS (Computer Algebra System, sistema di algebra computazionale). Il menu è disponibile solamente quando viene selezionato un foglio di lavoro nel pannello dell'Esploratore dei progetti.

Il menu Raccoglitore di dati
Questo menu contiene tutti gli elementi che possono essere trovati nel menu contestuale (tasto destro) di un raccoglitore di dati. È disponibile solamente quando viene selezionato un raccoglitore di dati dal pannello dell'Esploratore dei progetti.

Il menu Impostazioni
Questo menu ti dà la possibilità di modificare le impostazioni utente.
Oltre agli elementi comuni del menu Impostazioni di , descritti nel capitolo menu Impostazioni dei fondamentali di , LabPlot ha queste voci di menu specifiche per l'applicazione:
F Impostazioni Modalità a schermo intero 	Mostra lo spazio di lavoro nella modalità a tutto schermo.

Il menu Aiuto
Inoltre LabPlot ha gli elementi comuni del menu Aiuto di ; Per maggiori informazioni leggere la sezione sul menu Aiuto dei Fondamentali di .

Barra degli strumenti
La barra degli strumenti principale contiene gli elementi principali che puoi trovare nei vari menu. Maggiori dettagli su questo possono essere trovati nel manuale dei fondamenti di .