Manuale utente di LabPlot
labplot2
un'applicazione di KDE per i grafici interattivi e per l'analisi di dati scientifici.
labplot2 Opzioni di LabPlot file

Descrizione
Labplot è uno strumento per tracciare i grafici e di analisi.
Le sue funzionalità includono il tracciamento di funzioni e di dati in 2D e in 3D, la modifica semplice dei grafici, analisi di dati e funzioni, il supporto per vari fogli di lavoro tramite finestre multiple (MDI) e per file di progetto Labplot.
Nota che LabPlot viene avviato con labplot2.

Opzioni di LabPlot
Per un riassunto delle opzioni generiche esegui labplot2 --help.
--no-splash 	 Non mostrare la schermata iniziale.
--presenter 	 Avvia in modalità di presentazione.

Argomenti
file 	 Un indirizzo del progetto da aprire, normalmente termina con .lml.
Il file di progetto può essere inoltre compresso, con il nome che termina con .lml.gz, .lml.bz2 o .lml.xz.

Vedi anche
La documentazione completa è disponibile dal Centro documentazione di KDE. Puoi anche inserire l'URL help:/labplot2 (inserisci anche questo URL in , oppure esegui khelpcenter help:/labplot2).
kf5options(7)
qt5options(7)
Ci sono anche ulteriori informazioni su https://labplot.kde.org/

Autori
LabPlot2 è stato scritto da
Stefan Gerlach <stefan.gerlach@uni.kn>,
Alexander Semke <alexander.semke@web.de>,
Fábián Kristóf-Szabolcs <f-kristof@hotmail.com>
e molti altri autori.
Questa pagina di manuale è stata preparata da Helen Faulkner <helen_ml_faulkner@yahoo.co.uk> per il sistema Debian GNU/Linux (ma può essere usata da altri).
Licenza: GNU General Public Version 2 <http://www.gnu.org/licenses/gpl-2.0.html>