Labplot användarhandbok
labplot2
Ett program av KDE för interaktiv grafik och analys av vetenskaplig data.
labplot2 Labplot-väljare fil

Beskrivning
Labplot är ett diagram- och analysverktyg av data.
Funktionerna omfattar tvådimensionell och tredimensionell data- och funktionsuppritning, enkel redigering av diagram, analys av data och funktioner, stöd för olika arbetsblad som använder MDI- och Labplot-projektfiler.
Observera att Labplot startas med labplot2.

Labplot-väljare
För en fullständig sammanfattning av allmänna väljare, kör labplot2 --help.
--no-splash 	 Visa inte startskärmen.
--presenter 	 Starta i presentationsläge.

Argument
fil 	 Platsen för projektet som ska öppnas, som oftast slutar med .lml.
Projektfilen kan också vara komprimerad, med ett filnamn som slutar med .lml.gz, .lml.bz2 eller .lml.xz.

Se också
Fullständig användardokumentation är tillgänglig via KDE:s hjälpcentral. Man kan också ange webbadressen help:/labplot2 (skriv antingen in webbadressen i , eller kör khelpcenter help:/labplot2).
kf5options(7)
qt5options(7)
Ytterligare information finns också tillgänglig på https://labplot.kde.org/

Upphovsmän
Labplot2 är skrivet av
Stefan Gerlach <stefan.gerlach@uni.kn>,
Alexander Semke <alexander.semke@web.de>,
Fábián Kristóf-Szabolcs <f-kristof@hotmail.com>
och flera ytterligare upphovsmän.
Manualsidan är skriven av Helen Faulkner <helen_ml_faulkner@yahoo.co.uk> för Debian GNU/Linux systemet (men kan användas av andra).
Licens: GNU General Public Version 2 <http://www.gnu.org/licenses/gpl-2.0.html>