Модул Юлиански ден
Модул за изчисление на Юлиански ден
Юлиански ден
Този модул преобразува между календарната Дата и час:, Юлиански ден: и Модифициран юлиански ден:. Модифицираният юлиански ден е просто равен на юлианския ден - 2 400 000,5.
За да използвате модула, въведете една от трите дати и съответните стойности за другите две системи ще бъдат показани. Можете също да зададете текущата дата и час, като натиснете бутона Сега.
За този модул има режим за въвеждане на данни от файл. За да го използвате, създайте входен файл, чиито редове съдържат следните стойности за входните параметри: Дата и час, Юлиански ден или Модифициран Юлиански ден. След това задайте имената на входните и изходните файлове и натиснете бутона Изчисление, за генериране на изходния файл. Изходният файл ще съдържа стойностите за другите два параметъра. Например, ако вашият входен файл съдържа набор от дата и час, тогава всеки ред на изходния файл ще съдържа стойностите за юлиански и модифициран юлиански ден. Можете да изведете изхода директно в , като натиснете бутона .Преглед на изходни данни....
Упражнение:
На коя календарна дата отговаря модифициран юлиански ден = 0.0?