Настройка на Ekos
Ekos Обобщение
Ekos Обобщение
Ekos е част от . /Ekos вече е включен във вашия модул на StellarMate. Той също е наличен за , , и , ако искате да го инсталирате на основната си машина. След като стартирате на вашия компютър или на StellarMate (директно чрез HDMI или чрез VNC). До Ekos може можете да получите достъп от менюто Инструменти или чрез Ekos иконата в лентата с инструменти или чрез клавишната комбинация ( K). В допълнение към прозореца Ekos, предоставя по-подробен INDI контролен панел, където можете директно да задавате и контролирате параметрите на устройството.
Когато стартирате Ekos, не е необходимо да стартирате INDI Server чрез StellarMate Web Manager, тъй като Ekos управлява това прозрачно.
Основният прозорец на
Основният прозорец на