Епоха
Една епоха в астрономията е определен момент от време (обикновено минал), използван като отправна точка за измерване на времето. За да улеснят изчисленията, астрономите обикновено използват броя на дните, които са изминали от определен момент във времето като начин за представяне на времето в астрономичните изчисления. Тази произволно избрана "начална точка", отправна точка за времето се нарича епоха.
Една епоха обикновено се цитира заедно с екваториалните координати в астрономическите каталози, тъй като екваториалните координати на небесните обекти се променят (макар и бавно) с времето. Печатните звездни карти / атласи обикновено се отбелязват като валидни за определена епоха.
Най-популярната епоха, използвана в момента, е J2000.0 (Юлианската година 2000.0), която (почти точно) съответства на 1 януари 2000 г.,12:00 ч. на обяд UTC. Други епохи включват B1900 и B1950.
поддържа каталози, базирани на епохи J2000.0 и B1950.0.