HiPS Прогресивно наслагване
предоставя поддръжка за HiPS: Hierarchical Progressive Surveys. HiPS осигурява прогресивни проучвания с множество резолюции, които да се наслагват директно в клиентски приложения. Той осигурява потапящо изживяване, тъй като можете да изследвате динамично нощното небе. С над 200+ проучвания в целия електромагнитен спектър от радио, инфрачервени, визуални, дори до гама лъчи потребителят може да премества и мащабира прогресивно визуално по-дълбоко в данните.
Може да се активира от подменюто Изглед Наслагвания на HiPS.
Под подменюто е изброен списък с активирани проучвания. Кликнете върху проучването, което ви интересува, за да го активирате. Можете да активирате само едно наслагване наведнъж. След активиране на проучването, ще започне изтегляне на данните във фонов режим и прогресивно наслагване на изображенията върху картата на небето като станат готови. Мащабирането обикновено изисква друг пакет от изображения, при което трябва да се задейства друг цикъл на изтегляне.
Цветно DSS на HiPS
Наслагване на цветно DSS
Екранната снимка по-горе показва визуалното наслагване на цветно DSS в .
Елементът от менюто Настройки на HiPS... показва диалогов прозорец със следните страници:
Показване: Активирайте или деактивирайте опциите Показване на HiPS мрежа и Линейна интерполация. Интерполацията е активирана по подразбиране и трябва да направи наслагването по-гладко.
Кеш: Задайте размерът на кеша за Диск: и Памет: в MB. Увеличете размера на кеша, ако имате достатъчно ресурси и искате да намалите честотната лента, необходима за изтегляне на изображенията.
Източници: Прегледайте списък с HiPS източници и съответно ги активирайте/деактивирайте. Когато сте избрали източник, тогава се изтеглят резюме и предварителен преглед, които включват информация за мисията в допълнение към техническите данни за проучването.