Зенит
Зенитът е точката в небето, в която гледате, когато гледате право нагоре от земята. По-точно, това е точката на небето с височина от +90 градуса; това е полюсът на хоризонталната координатна система. От геометрична гледна точка това е точката на небесната сфера, пресечена от линията, прекарана от центъра на Земята през вашето местоположение на повърхността на Земята.
По дефиниция зенитът е точка по протежение на меридиана на мястото.
Упражнение:
Можете да посочите Зенита, като натиснете Z или като изберете Насочване Зенит от менюто.