Mòdul de dia Julià
El mòdul per a calcular el dia Julià
Dia julià
Este mòdul convertix entre el calendari de Data i hora:, el Dia julià: i el Dia julià modificat:. El dia julià modificat és senzillament igual que el dia julià - 2.400.000,5.
Per a utilitzar el mòdul, introduïu una de les tres dates i es mostraran els valors corresponents per als altres dos sistemes de dates. També podeu establir la data i l'hora d'ara, prement el botó Ara.
Hi ha un mode de treball per lots per a este mòdul. Per a utilitzar-lo, només cal generar un fitxer d'entrada, cadascuna de les línies contindrà una sèrie de valors per al paràmetre d'entrada: Data i hora, Dia Julià o Dia julià modificat. A continuació, especifiqueu els noms dels fitxers d'entrada i eixida, i premeu el botó Calcula per a generar el fitxer d'eixida. El fitxer d'eixida contindrà Els valors dels altres dos paràmetres complementaris. Per exemple, si el fitxer d'entrada conté un conjunt de valors Data i hora:, llavors cada línia del fitxer d'eixida contindrà els valors per a Dia Julià: i Dia julià modificat:. Podeu llegir l'eixida directament a prement el botó Vista de l'eixida….
Exercici:
Quina data del calendari correspon a MDJ = 0,0?