Mode línia d'ordres per a la generació d'imatges
Podeu utilitzar per a generar una imatge del cel sense necessitat de carregar la porció del programa. Per a utilitzar esta característica, inicieu des de l'indicatiu d'ordres emprant els arguments per a especificar el nom de fitxer per a la imatge, així com les dimensions que voleu per a la mateixa:
kstars --dump --filename kstars.png --height 640 --width 480 --script el_meu_script.kstars --date "4 de juliol de 1976 12:30:00"
Si no s'especifica un nom de fitxer, este generarà un fitxer anomenat kstars.png. Intentarà generar una imatge que cassi amb l'extensió del vostre nom de fitxer. Es reconeixen les següents extensions: png, jpg, jpeg, gif, pnm i bmp. Si l'extensió del nom de fitxer no es reconeix, es deixarà el tipus d'imatge al format predeterminat PNG.
Tanmateix, si no s'especifiquen l'amplària i alçària de la imatge, es deixarà 640 i 480, respectivament.
De manera predeterminada, llegirà en els valors d'opcions guardats en el vostre fitxer $KDEHOME/share/config/kstarsrc per a determinar a on centrar la imatge i com renderitzar-la. Açò significa que necessitareu iniciar en mode normal i eixir del programa quan es configuren les opcions desitjades per a prendre les imatges. Açò no és molt flexible, així que també proporcionem la capacitat d'executar un script de de per a establir l'escena abans de generar la imatge. El nom de fitxer que especifiqueu haurà de ser un script de de vàlid, tal com un de creat amb l'eina de constructor de scripts. L'script es pot utilitzar per a establir cap a on apunta la imatge, establir l'emplaçament geogràfic, establir l'hora i la data, canviar el nivell d'ampliació i ajustar altres opcions de la vista. Algunes de les funcions no tenen cap sentit en el mode sense (com ara waitForKey()); si es troben estes funcions mentre analitzeu l'script, senzillament seran omeses.
De manera predeterminada, utilitzarà la data i hora del sistema per a generar la imatge. De manera alternativa, podeu especificar una data i una hora amb l'argument --date. També podreu utilitzar este argument per a especificar la data d'inici en el mode (interfície gràfica d'usuari) normal.