Assistent del perfil
L'assistent del perfil és una eina pràctica per a configurar el vostre equip per primera vegada. Hauria d'aparéixer automàticament la primera vegada que executeu . Seguiu les instruccions guiades per a configurar el vostre primer perfil d'equip.
Pàgina de benvinguda 	 Benvinguda a l'assistent del perfil
Benvinguda a l'assistent del perfil
La primera pantalla de benvinguda conté alguns enllaços per a aprendre més sobre Ekos i INDI. Feu clic en Següent per a continuar.
Pàgina de l'emplaçament de l'equip 	 A continuació, es mostrarà la pàgina de l'emplaçament de l'equip. La vostra selecció dependrà d'on està connectat el vostre equip:
L'equip està connectat amb este dispositiu: Seleccioneu esta opció si Ekos s'està executant en el vostre StellarMate (a través de HDMI o VNC), ordinador amb , o .
L'equip està connectat a un dispositiu remot: Seleccioneu esta opció si Ekos s'està executant en el vostre ordinador amb , o , i este està connectat a un ordinador remot.
L'equip està connectat amb StellarMate: Seleccioneu esta opció si Ekos s'està executant en el vostre ordinador amb , o , i este està connectat amb StellarMate.
Pàgina de l'emplaçament de l'equip
Pàgina de l'emplaçament de l'equip
Feu clic en Següent per a continuar.
Pàgina de la connexió remota 	 Si seleccioneu la 2a opció en l'últim pas, es mostrarà la pàgina de connexió remota, ací introduireu el nom de l'amfitrió o l'adreça IP de la unitat de StellarMate. Podeu obtindre el nom de l'amfitrió des de l'aplicació mòbil de StellarMate. De manera alternativa, podeu construir el nom de l'amfitrió des de «StellarMate HotSpot SSID». Hauríeu de veure el SSID quan busqueu xarxes Wi-Fi properes. Per exemple, suposem que el SSID és stellarmate. El nom de l'amfitrió haurà de ser stellarmate.local. És a dir, si elimineu el guió baix i afegiu .local, obtindreu el nom de l'amfitrió. Sempre podeu utilitzar l'aplicació StellarMate per a canviar la unitat predeterminada de l'amfitrió al nom que trieu.
Pàgina remota de l'assistent del perfil
Pàgina remota de l'assistent del perfil
Per a la pregunta del gestor INDI, seleccioneu sempre Sí, per a fer que el gestor web de StellarMate s'execute de manera predeterminada a la unitat. Feu clic en Següent per a continuar.
Pàgina de creació del perfil 	 Ara podeu anomenar el perfil de l'equip. A continuació, seleccioneu l'aplicació de guia que s'utilitzarà. El Sistema de guiatge intern és l'única selecció oficial en StellarMate. Podeu optar per seleccionar PHD2/LinGuider, però els detalls queden fora de l'àmbit d'esta documentació. Si voleu serveis addicionals, marqueu els que voleu executar.
La pàgina final de l'assistent del perfil
La pàgina final de l'assistent del perfil
En l'exemple anterior, seleccionem controladors d'astrometria remota, WatchDog i SkySafari. Les explicacions detallades per a cadascuna d'elles es proporcionen en el consell d'eina quan es passa per damunt amb el punter del ratolí. Una vegada fet, feu clic en el botó Crea un perfil. Ara hauríeu de veure l'editor de perfils.