Configurar Ekos
Resum d'Ekos
Resum d'Ekos
Ekos forma part de . /Ekos ja està inclòs amb el vostre giny de StellarMate. També està disponible per a , i si voleu instal·lar-lo en la màquina principal. Després d'executar al PC o sobre StellarMate (directament a través d'HDMI o a través de VNC), a Ekos s'hi pot accedir des del menú Eines, la icona Ekos en la barra d'eines principal o mitjançant una drecera de teclat (K). A més, en la finestra d'Ekos, proporciona un quadro de control INDI més detallat des d'on podreu establir i controlar directament els paràmetres del dispositiu.
Quan executeu Ekos, no caldrà iniciar el servidor INDI a través del gestor web StellarMate, ja que Ekos el gestionarà de manera transparent.
Finestra principal de
Finestra principal de