El zenit
El zenit és el punt del cel al qual mireu quan mireu cap a dalt des del terra. Per a més precisió, este és el punt en el cel amb una altitud de +90 graus, és el pol del sistema de coordenades horitzontals. Geomètricament, és el punt de l'esfera celeste encreuat per una línia dibuixada des del centre de la Terra fins al vostre emplaçament en la superfície terrestre.
El zenit és, per definició, un punt en el meridià local.
Exercici:
Apuntar cap al zenit prement la tecla Z o seleccionant l'element de menú Apunta Zenit.