Mòdul de temps sideri
El mòdul calculadora de temps sideri
Temps sideri
Aquest mòdul converteix entre hora universal i hora sidèria local. Primer, seleccioneu un emplaçament geogràfic i una data per al càlcul. A continuació es mostrarà a la pantalla el valor corresponent per a l'altra hora.
Hi ha un mode de treball per lots per a aquest mòdul. Per a utilitzar-lo, només cal generar un fitxer d'entrada, cadascuna de les línies contindrà els valors per al paràmetre d'entrada: des de la llista desplegable de l'esquerra Calcula l'hora sidèria o Calcula l'hora estàndard. Podeu optar per configurar la Data: i l'Emplaçament: a la finestra actual, o li podeu dir al que llegeixi aquests valors des del Fitxer d'entrada:. A continuació, especifiqueu els noms dels fitxers d'entrada i sortida, i premeu el botó Calcula per a generar el fitxer de sortida. El fitxer de sortida contindrà els valors per al paràmetre complementari. Per exemple, si el fitxer d'entrada conté un conjunt de valors en hora estàndard, llavors cada línia del fitxer de sortida contindrà els valors en hora sidèria. Podeu llegir el resultat directament al prement el botó Vista de la sortida....