Configurar l'Ekos
Resum de l'Ekos
Resum de l'Ekos
L'Ekos forma part del . El /Ekos ja està inclòs amb el vostre giny de StellarMate. També està disponible per a , i si voleu instal·lar-lo a la màquina principal. Després d'executar el al PC o sobre StellarMate (directament a través d'HDMI o a través de VNC), a l'Ekos s'hi pot accedir des del menú Eines, la icona Ekos a la barra d'eines principal o mitjançant una drecera de teclat (K). A més, a la finestra de l'Ekos, el proporciona un plafó de control INDI més detallat des d'on podreu establir i controlar directament els paràmetres del dispositiu.
Quan executeu l'Ekos, no caldrà iniciar el servidor INDI a través del gestor web StellarMate, ja que l'Ekos el gestionarà de manera transparent.
Finestra principal del
Finestra principal del