El meridià local
El meridià local és un cercle major imaginari sobre l'esfera celeste que és perpendicular a l'horitzó local. Creua el punt nord sobre l'horitzó, a través del pol celeste, fins al zenit i a través del punt sud sobre l'horitzó.
Com està fixat a l'horitzó local, les estrelles aparenten travessar el meridià local amb la rotació de la Terra. Podeu utilitzar l'ascensió recta i el temps sideri local d'un objecte per a determinar quan travessarà el nostre meridià local (vegeu angle horari).