El zenit
El zenit és el punt del cel al qual mireu quan mireu cap a dalt des del terra. Per a més precisió, aquest és el punt en el cel amb una altitud de +90 graus, és el pol del sistema de coordenades horitzontals. Geomètricament, és el punt de l'esfera celeste encreuat per una línia dibuixada des del centre de la Terra fins al vostre emplaçament a la superfície terrestre.
El zenit és, per definició, un punt en el meridià local.
Exercici:
Apuntar cap al zenit prement la tecla Z o seleccionant l'element de menú Apunta Zenit.