Modul Julianischer Tag
Das Rechnermodul Julianischer Tag
Julianischer Tag
Dieses Modul konvertiert zwischen Datum und Zeit des Kalenders, dem Julianischen Tag und dem Veränderten Julianischen Tag. Der veränderte Julianische Tag ist einfach gleich dem Julianischen Tag minus 2.400.000,5.
Um das Modul zu benutzen, geben Sie eine der drei Daten ein. Die entsprechenden Werte für die beiden anderen Kalendersysteme werden dann berechnet und angezeigt.
Übung:
Welchem Kalenderdatum entspricht der Veränderte Julianische Tag = 0,0?