Epoche
Eine Epoche ist ein bestimmter Zeitpunkt, normalerweise in der Vergangenheit, der als Bezug für Zeitmessungen in der Astronomie verwendet wird. Um Berechnungen zu vereinfachen, benutzen Astronomen die Anzahl der Tage, die seit einem bestimmten Datum vergangen ist, zur Darstellung der Zeit in astronomischen Berechnungen. Dieser willkürlich gewählte Startpunkt als Bezug für die Zeit wird Epoche genannt.
Eine Epoche wird normalerweise zusammen mit äquatorialen Koordinaten in astronomischen Katalogen angegeben, da sich die äquatorialen Koordinaten von Himmelsobjekten mit der Zeit langsam ändern. Gedruckte Sterndiagramme oder Sternatlanten werden üblicherweise für eine bestimmte Epoche herausgegeben.
Die am häufigsten benutze Epoche ist zurzeit „J2000.0“, das Julianische Jahr 2000.0, die ziemlich genau dem 1. Januar 2000 um 12 Uhr Mittag UTC entspricht. Andere verwendete Epochen sind B1900 und B1950.
unterstützt Kataloge auf der Basis der Epochen J2000.0 und B1950.0.