Jupitermonde
Das Hilfsmittel Jupitermonde
Hilfsmittel Jupitermonde
Dieses Hilfsmittel zeigt die Positionen der vier größten Jupitermonde (Io, Europa, Ganymed und Callisto) relativ zu Jupiter als Funktion der Zeit an. Die Zeitachse verläuft vertikal, die Einheit ist Tage und Zeit=0,0 entspricht der aktuelle Simulationszeit. Die horizontale Achse zeigt die Winkelabweichung von der Position des Jupiter in Winkelminuten an. Die Abweichung wird von der Richtung des Jupiter-Äquators gemessen. Jede Mondposition als Funktion der Zeit ist ein sinusförmiger Graph wie die Mondumlaufbahnen. Jedem Graph ist eine unterschiedliche Farbe zugewiesen, um ihn von den anderen zu unterscheiden, die Namensbezeichnungen am oberen Rand verdeutlichen die jeweiligen Farben. Rot für Io, Gelb für Europa, Grün für Callisto und Blau für Ganymed.
Die Zeichnung kann mit der Tastatur verändert werden. Die Zeitachse kann mit den Tasten + und -erweitert oder verkleinert werden. Die Zeit, die in der Mitte des Fensters angezeigt wird, kann mit den Tasten [ und ] angepasst werden.