Módulo de tiempo sidéreo
El módulo de la calculadora de tiempo sidéreo
Tiempo sidéreo
Este módulo convierte entre Tiempo universal y Tiempo sidéreo local. Seleccione en primer lugar una posición geográfica y una fecha para el cálculo. A continuación se mostrará el valor correspondiente para el otro tiempo.
Existe un modo de trabajo por lotes en este módulo. Para usarlo, genere un archivo de entrada cuyas líneas contengan valores para el parámetro de entrada «tiempo sidéreo» o «tiempo estándar». Puede fijar la Fecha y la Ubicación en la ventana actual o hacer que lea dichos valores del archivo de entrada. Indique a continuación los archivos de entrada y de salida y pulse el botón Calcular para generar el archivo de salida. Este archivo de salida contendrá valores para el parámetro complementario. Por ejemplo, si el archivo de entrada contiene un conjunto de valores de «tiempo estándar», cada línea del archivo de salida contendrá valores para el «tiempo sidéreo». Puede leer la salida directamente en pulsando el botón Ver salida.