El cenit
El cenit es el punto del cielo al que usted mira cuando mira «hacia arriba» desde el suelo. Para más precisión, es el punto del cielo con una elevación de +90 grados. Es el polo del sistema horizontal de coordenadas. Geométricamente, es el punto de la esfera celeste que se interseca con una línea dibujada desde el centro de la tierra hasta su posición en la superficie.
El cenit es, por definición, un punto en el meridiano local.
Ejercicio:
Se puede apuntar al cenit pulsando Z o seleccionando la opción del menú Apuntar Cenit.