Juuliuse päevade moodul
Kalkulaatori juuliuse päevade moodul
Juuliuse päev
See moodul võimaldab teisendada tavalise kalendri kuupäevi, juuliuse päevi ja muudetud juuliuse päevi. Muudetud juuliuse päev võrdub juuliuse päevaga -2 400 000,5.
Mooduli kasutamiseks sisesta kuupäev ühes kolmest kuupäevasüsteemist ja seejärel näedki sama kuupäeva ülejäänud kahes süsteemis.
Ülesanne:
Millisele kalendripäevale vastab MJP = 0,0?