FITS-i näitaja
FITS ehk Flexible Image Transport System ehk paindlik pilditranspordisüsteem on astronoomias piltide ja andmete esitamise standard.
i FITS-i näitaja on põimitud INDI raamistikku tehtud FITS-pildite sujuvaks esitamiseks ja töötlemiseks. FITS-faili avamiseks kasuta menüükäsku Ava FITS..., mille leiad menüüst Fail, või kiirklahvi O.
FITS-i näitaja omadused:
8-, 16-, 32-, IEEE -32 ja IEEE -64 bitise vormingu toetus.
Histogramm lineaarse, logaritmilise ja ruutjuurskaalaga.
Heleduse ja kontrasti muutmise võimalus.
Suurendamisvõimalused.
Automaattasemed.
Statistika.
FITS-i päise päringud.
Tagasivõtmine/uuestitegemine.
FITS-i näitaja
FITS-i näitaja
Siinne pilt näitab FITS-i näitaja tööala ja akent. See tööriist võimaldab pilte vaadata. FITS-i andmetihedus säilitatakse kõigi avamis-, salvestamis- ja töötlemisoperatsioonide ajal. Ehkki tööriist järgib FITS-i standardeid, ei toeta see absoluutselt kõiki FITS-i võimalusi:
Ainult ühe pildi toetus faili kohta.
Ainult kahemõõtmeliste andmete toetus, ühe- ja kolmemõõtmelisi andmeid ei arvestata.
WCS (World Coordinate System) toetus puudub.
Järgnevalt kirjeldame lühidalt tööriista erinevaid komponente:
Histogramm: näitab ühe kanaliga FITS-i histogrammi. Pildi skaalat saab muuta, kui määrata ise kärbitava osa alumine ja ülemine raja. Ümberskaleerimist (lineaarne, logaritmiline või ruutjuurskaleerimine) saab seejärel rakendada rajade vahele jäävale piirkonnale.
Statistika: lihtsad statistilised andmed minimaalse ja maksimaalse piksliväärtuse ning nende asukoha kohta. FITS-i sügavus, mõõtmed, keskmine ja standardhälve.
FITS-i päis: näitab FITS-i päiseinfot.