AAVSO heleduskõverad
AAVSO heleduskõverate abivahend
AAVSO heleduskõverad

Sissejuhatus
võib näidata muutlike tähtede heleduskõveraid, kasutades selleks ära Ameerika Muutlike Tähtede Vaatlejate Assotsiatsiooni (AAVSO) hiiglaslikku andmebaasi. AAVSO jälgib enam kui 6000 muutlikku tähte ning nende andmebaasis on peaaegu saja aasta jooksul tehtud enam kui 10 miljoni vaatluse andmed. tõmbab uusimad andmed otse AAVSO andmebaasist internetis, mistõttu selle abivahendi kasutamiseks on kindlasti vajalik internetiühendus.
Tööriista kasutamiseks vali vasakul muutlik täht kas tähistuse või nime järgi ning seejärel määra graafiku algus- ja lõpuaeg. Paremal vali andmed, mida tuleks esitada (neist lähemalt allpool). Kui oled oma valikud teinud, klõpsa nupule Joonista kõver. võtab automaatselt ühendust AAVSO serveriga, mis genereerib vajaliku heleduskõvera ja saadab selle sinu arvutisse. Näidiskõver näeb välja selline:
Näidiskõver
Näidiskõver
Palun ära kasuta neid kõveraid MITTE KUNAGI uurimistöös, ametlikes ettekannetes, esitlustes, trükistes jne. Need on mõeldud ainult i infoallikaks. Nad ei ole läbinud AAVSO väga ranget kvaliteedikontrolli. Me oleme lihtsalt õnnelikud, et võime pakkuda sulle võimalust hankida töötlemata toorandmeid AAVSO andmebaasist http://www.aavso.org/adata/onlinedata/.
Konkreetsed küsimused heleduskõverate andmete kohta võib saata e-posti aadressile aavso@aavso.org.

Muutlikud tähed
Muutlikud tähed on tähed, mille heledus on muutuv. Heleduskõver on graafik, mis näitab muutliku tähe heledust ajateljel. Heleduskõverat vaadates näeb, kuidas muutlik täht on varem käitunud, mille põhjal võib proovida ennustada, kuidas ta võiks käituda tulevikus. Astronoomid kasutavad neid andmeid ka tähtede astrofüüsiliste protsesside modelleerimisel, mis võimaldab meil paremini mõista, kuidas tähed üldse toimivad.

Andmed
Heleduskõverates kasutatakse järgmisi andmetüüpe:
Visuaalne vaatlus: muutliku tähe vaatlus tavalise teleskoobiga. See tähendab, et vaatleja nägi tähte heledusega Y ajal ja kuupäeval X.
Tuhmim kui: vahel on täht liiga tuhm, et vaatleja seda näha võiks. Sellisel juhul annab vaatleja teada lähikonnas leiduva kõige tuhmima veel nähtava tähe. Sellist andmeühikut nii kutsutaksegi - tuhmim kui -, sest muutuv täht oli sel juhul tuhmim kui teatatud heledus.
Keskmine: see on kõigi teatatud andmete põhjal arvutatud keskmine. Siin määratud number ütleb arvutile, kui palju päevi keskmise arvutamisel arvesse võtta. Selle arvutuse korral tuleb arvestada ka vaatluste sagedusega. Veatulp vastab 1 sigmale ehk standardhälbele.
CCDV: vaatlused, mille korral on kasutatud CCD kaamerat Johnsoni V-filtriga. CCD vaatlused on tavaliselt täpsemad kui visuaalsed vaatlused (aga mitte alati).
CCDB: CCD vaatlus Johnsoni B-filtriga.
CCDI: CCD vaatlus Cousins'i Icfiltriga.
CCDR: CCD vaatlus Cousins'i R-filtriga.
Kokkusobimatud andmed: andmed, mida AAVSO liikmed on vastavalt peakorteris kehtestatud reeglitele leidnud olevat vigased. Nende kohta saab täpsemat infot e-postitsi aadressil aavso@aavso.org .
Kuupäevad: heleduskõverate vaatluste andmebaasi uuendatakse iga 10 minuti järel, nii et KStarsi hangitud andmed on sisuliselt alati uusimad. Praegu ulatuvad siiski heleduskõverate loomisel kasutatavad andmed vaid 1961. aastani, kuid AAVSO on pidevalt andmebaasi suurendanud ka kaugemale minevikku minnes.

Muutlike tähtede kohaliku andmebaasi uuendamine
AAVSO avaldab oma vaatlusprogrammi täieliku muutlike tähtede nimekirja, mida värskendatakse kaks korda kuus uute avastatud muutlike tähtedega. Et i nimekiri oleks AAVSO nimekirjaga sünkroonis, klõpsa AAVSO dialoogis nupule Uuenda nimekirja. Seejärel püüab võtta ühendust AAVSO andmebaasiga ja tõmmata sealt uusim nimekiri.
AAVSO poolt ile pakutava spetsiaalse andmebaasivoo valmistas Aaron Price. Suur tänu sulle, Aaron!