Module du temps sidéral
Le module de calcul d'heure sidérale
Temps sidéral
Ce module réalise des conversions entre le temps universel et le temps sidéral local. Sélectionnez tout d'abord une position géographique et une date pour le calcul. La valeur correspondante s'affichera ensuite.
Il existe un mode de traitement par lots pour ce module. Pour l'utiliser, il suffit de générer un fichier d'entrée dont les lignes contiennent chacune des valeurs pour le paramètre d'entrée : Calculer l'heure sidérale ou Calculer l'heure standard depuis la liste déroulante de gauche. Vous pouvez choisir de définir la Date et la position dans la fenêtre actuelle ou vous pouvez dire à de lire ces valeurs à partir du fichier d'entrée. Spécifiez ensuite les noms des fichiers d'entrée et de sortie et appuyez sur le bouton Calculer pour générer le fichier de sortie. Le fichier de sortie contiendra des valeurs pour le paramètre complémentaire. Par exemple, si votre fichier d'entrée contient un ensemble de valeurs de temps standard, alors chaque ligne du fichier de sortie contiendra des valeurs de temps sidéral. Vous pouvez lire la sortie directement dans en appuyant sur le bouton Afficher la sortie….