HiPS Superposition progressive
fournit la gestion pour HiPS (Hierarchical Progressive Survey). HiPS fournit des relevés progressifs à de multiples résolutions qui peuvent être superposées directement dans les applications client. Cela fournit une expérience immersive puisque vous pouvez explorer le ciel de nuit dynamiquement. Avec plus de 200 études dans tout le spectre électromagnétique depuis les ondes radio, l'infrarouge, le visuel et même les rayons gamme, l'utilisateur peut se déplacer et visuellement zoomer de plus en plus dans les données.
Il peut être activé depuis le sous-menu Afficher Superposition tout le ciel HiPS.
On trouve dans le sous-menu la liste des relevés activés. Cliquez sur une étude qui vous intéresse pour l'activer. Vous ne pouvez activer qu'un relevé à la fois. Après avoir activer un relevé, va commencer à télécharger les données en arrière plan et progressivement superposer les images sur la carte du ciel. Le zoom requiert en général un nouvel ensemble d'images qui déclenchera un nouveau cycle de téléchargement.
HiPS Couleur DSS
Superposition Couleur DSS
La capture d'écran ci-dessus montre la superposition visuelle en couleur DSS dans .
Le menu de Configuration HiPS… montre une boîte de dialogue avec les pages suivantes
Affichage : active ou désactive les cases à cocher Afficher la grille HiPS et Interpolation linéaire. L'interpolation est activée par défaut et devrait rendre la superposition plus lisse.
Cache : règle la taille du cache disque et Mémoire en Mo. Augmenter la taille du cache si vous avez assez de place et si vous souhaitez réduire la bande passante nécessaire au téléchargement.
Sources : navigue à travers une liste de sources HiPS et les active ou désactive à la demande. En sélectionnant une source, un résumé et un aperçu seront téléchargés qui inclut de l'information sur la mission et des données techniques sur les relevés.