Le zénith
Le zénith est le point que vous voyez lorsque vous regardez droit au-dessus de votre tête. En d'autres mots, c'est le point dans le ciel qui possède une altitude de +90 degrés ; c'est le pôle du système de coordonnées horizontales. D'un point de vue géométrique, c'est le point sur la sphère céleste qui est coupée par une ligne qui part du centre de la Terre, sort de la Terre là où l'observateur se situe, et monte jusqu'à la sphère céleste.
Le zénith est, par définition, un point qui suit le méridien local.
Exercice
Vous pouvez viser le zénith en appuyant sur Z ou en sélectionnant Pointage Zénith.