Módulo de coordenadas eclípticas
O módulo de calculadora de coordenadas eclípticas
Coordenadas eclípticas
Este módulo converte entre coordenadas ecuatoriais e coordenadas eclípticas. En primeiro lugar, escolle a Data e hora. Despois enche os valores das coordenadas correspondentes na sección Coordenadas eclípticas ou Coordenadas ecuatoriais. Como alternativa, indica as coordenadas ecuatoriais escollendo un obxecto no diálogo Atopar un obxecto. As coordenadas complementarias aparecen automaticamente.