Módulo de coordenadas xeodésicas
O módulo de calculadora das coordenadas xeodésicas
Coordenadas xeodésicas
O sistema de coordenadas xeográficas normal asume que a Terra é unha esfera perfecta. Isto é practicamente certo, polo que, na maioría dos casos, as coordenadas xeográficas van ben. Se se require unha precisión elevada, hai que ter en conta a forma real da Terra. A Terra é un elipsoide; a distancia arredor do ecuador é aproximadamente un 0,3% máis longa que un gran círculo que pase polos polos. O sistema de coordenadas xeodésicas ten en conta esta forma elipsoidal e expresa a posición na superficie da Terra en coordenadas cartesianas (X, Y e Z).
To use the module, first select which coordinates you will use as input in the Input Selection section. Then, fill in the input coordinates in either the Cartesian Coordinates section or the Geographic Coordinates section. When you press the Compute button, the corresponding coordinates will be filled in.