A esfera celeste
A esfera celeste é unha esfera imaxinaria de raio xigantesco centrada na Terra. Todos os obxectos que se poden ver no ceo pódense pensasr como se descansasen sobre a superficie desta esfera.
Por suposto, sabemos que os obxectos do ceo non están na superficie dunha esfera centrada na Terra e daquela, así que por que preocuparse cun construto así? Todo o que se ve no ceo está tan lonxe que as súas distancias son imposíbeis de discernir simplemente mirando. Dado que as distancias son indeterminadas, só hai que saber a dirección cara o obxecto para localizalo no ceo. Neste sentido, o modelo da esfera celeste é moi práctico para situar os obxectos no ceo.
As direccións cara os diversos obxectos do ceo pódese cuantificar construindo un sistema de coordenadas celestes.