O meridiano local
O meridiano local é un Círculo máximo imaxinario da esfera celeste que é perpendicular ao horizonte local. Pasa polo punto norte do horizonte, através do polo celeste, do Cénite, e polo punto sur do horizonte.
Debido a que está fixo no horizonte local, parecerá que as estrelas pasan polo meridiano local a medida que a terra xira. Pode empregar a ascensión recta dun obxecto e a hora sidérea local para determinar cando cruzará o meridiano local (consulte ángulo horario).