Modulo distanza angolare
Modulo per il calcolo della distanza angolare
Distanza angolare
Il modulo per la distanza angolare serve a misurare l'angolo tra due punti qualsiasi sulla sfera celeste. Basta specificare le coordinate equatoriali dei due punti desiderati per ottenere il risultato.
Questo modulo dispone inoltre di una modalità non interattiva. In tale modalità puoi indicare il nome di un file che contenga un numero di parametri (fino a quattro) in ogni riga: l'ascensione retta (AR) e la declinazione (Dec) iniziale, l'ascensione retta e la declinazione finale. Come impostazione predefinita ogni riga dovrebbe contenere quattro numeri che indicano i valori AR e Dec per le coppie di punti. In alternativa puoi specificare un singolo valore per una qualunque di queste quattro coordinate nel pannello della calcolatrice. Se una coordinata è già indicata nella calcolatrice, i valori corrispondenti all'interno del file saranno ignorati.
Una volta forniti i nomi dei file in ingresso e in uscita, premi semplicemente il pulsante Esegui per generare il file in uscita.