Modulo coordinate eclittiche
Modulo della calcolatrice per le coordinate eclittiche
Coordinate eclittiche
Questo modulo converte tra coordinate equatoriali e coordinate eclittiche. Per prima cosa, seleziona Data e ora. Quindi inserisci i valori delle coordinate in una delle sezioni Coordinate eclittiche o Coordinate equatoriali. In alternativa, puoi impostare le coordinate equatoriali selezionando un oggetto usando la finestra di dialogo Trova oggetto. saranno quindi mostrati i risultati.