Modulo del tempo siderale
Il modulo del Tempo siderale dell'astrocalcolatrice
Tempo siderale
Questo modulo converte il tempo universale in tempo siderale locale e viceversa. Seleziona prima una località geografica e una data da calcolare: ti sarà quindi mostrato il valore corrispondente nell'altro tempo.
Questo modulo ha una modalità in serie: per usarla è sufficiente generare un file in ingresso le cui righe contengano ciascuna dei valori per il parametro in ingresso: Calcola il tempo siderale o Calcola il tempo standard dalla casella a tendina a sinistra. Puoi scegliere di impostare la Data e la Posizione nella finestra corrente, oppure puoi chiedere a di leggere i valori dal File in ingresso:. Specifica quindi i nomi dei file d'ingresso e di uscita, quindi premi il pulsante Calcola, che genera il file di uscita. Esso conterrà i valori dei parametri complementari. Per esempio, se il file in ingresso contiene un insieme di valori di tempo standard, ogni riga del file in uscita conterrà i valori corrispondenti di tempo siderale. Premendo il pulsante Mostra risultato... puoi leggere questo file direttamente da .