Analyze
Modulo Analyze di Ekos
Modulo Analyze di Ekos

Introduzione
Il modulo Analyze registra e visualizza ciò che è accaduto in una sessione di riprese fotografiche. Cioè, non controlla direttamente le immagini, ma piuttosto esamina ciò che è accaduto. Le sessioni sono archiviate in una cartella analyze, una cartella sorella della cartella di registrazione principale. I file .analyze scritti possono essere caricati nella scheda Analizza per essere visualizzati. Analyze può anche visualizzare i dati della sessione di riprese fotografiche attuale.
Quando inizia una nuova sessione (per es. Ekos si disconnette all'alba poi si riconnette al tramonto), il sistema inizierà a scrivere un nuovo file .analyze (questo comportamento può essere controllato dalle impostazioni di Analyze tramite il pulsante delle opzioni che si trova in basso a destra).
Ci sono due grafici principali, Linea temporale e Statistiche. Sono coordinati e visualizzano sempre lo stesso intervallo di tempo dalla sessione Ekos, sebbene l'asse x della Linea temporale mostri i secondi trascorsi dall'inizio del registro e le Statistiche mostri l'ora dell'orologio. L'asse x può essere ingrandito e rimpicciolito con il pulsante +/-, nonché con le scorciatoie da tastiera standard (⪚ ingrandimento == +) L'asse x può essere spostato con la barra di scorrimento così come con i tasti freccia sinistra e destra. Puoi visualizzare la sessione di riprese attuale o rivedere le vecchie sessioni caricando i file .analyze utilizzando il menu a discesa Inserimento. L'uso dei pulsanti << e >> ti permette di visualizzare i file .analyze precedenti e seguenti in modo cronologico. Selezionando Larghezza intera vengono visualizzati tutti i dati e Più recenti visualizza i dati più recenti (è possibile controllare la larghezza mediante l'ingrandimento).
È possibile nascondere le tre viste principali per fare spazio alle altre viste. Sono presenti caselle di controllo alla sinistra dei titoli delle sezioni (Linea temporale, Statistiche e Dettagli) che le attivano o disattivano.

Linea temporale
Linea temporale mostra i principali processi Ekos e quando erano attivi. Ad esempio, la riga Acquisisci mostra quando sono state scattate le immagini (verde appassito per RGB o codificato a colori dal filtro) e quando le riprese sono state interrotte (mostrate come sezioni rosse). Facendo clic su una sezione di acquisizione vengono fornite informazioni su quell'immagine e facendo doppio clic su una viene visualizzata l'immagine scattata in un visore FITS, se disponibile.
Se hai spostato le immagini acquisite, puoi impostare una cartella alternativa nella pagina delle impostazioni di Analyze raggiungibile col pulsante Opzioni in basso a destra. Questa cartella alternativa verrebbe anteposta alla base di parte del percorso del file originale e sarebbe selezionata se il file immagine non si trova nella sua posizione originale.
Facendo clic su un segmento Fuoco vengono visualizzate le informazioni sulla sessione di messa a fuoco e viene visualizzata la posizione rispetto alle misurazioni HFR di quella sessione. Facendo clic su un segmento Guida viene mostrato un diagramma di deriva da quella sessione (se è guida) e le statistiche RMS della sessione. Altre sequenze temporali mostrano informazioni sullo stato quando si fa clic.

Statistiche
È possibile visualizzare una varietà di statistiche sul grafico Statistiche. Ce ne sono troppi perché possano essere visualizzati tutti in modo leggibile, quindi selezionarli con le caselle di controllo. Un modo ragionevole per iniziare potrebbe essere usare rms, snr (usando il telescopio guida interno con SEP Multistar) e hfr (se si è calcolato automaticamente HFR nelle opzioni FITS). Sperimenta con gli altri.
L'asse di sinistra mostrato è appropriato solo per errore AR/DEC, deriva, errore RMS, impulsi AR/DEC e HFR, tracciato in secondi d'arco e reso predefinito in un intervallo da -2 a 5 secondi d'arco. Tuttavia, facendo clic su uno dei riquadri che si trovano sotto il grafico delle Statistiche (che mostra un valore statistico) si imposterà un intervallo statistico come quello mostrato sull'asse sinistro. facendo doppio clic su quel riquadro apparirà un menu che ti consente di regolare l'intervallo Y tracciato delle statistiche (per es. impostandolo in automatico, digitando esplicitamente nell'intervallo, reimpostandolo al suo valore predefinito, e persino cambiando il colore del tracciato).
La statistica mostrata sull'asse di sinistra può essere anche ridimensionata (in modo approssimativo) con la rotellina del mouse. Può essere spostato trascinando il mouse su o giù sopra i numeri dell'asse sinistro. Facendo clic in un punto qualsiasi all'interno del grafico delle Statistiche si popolano i valori delle statistiche visualizzate. Selezionando l'ultimo riquadro verranno visualizzati i valori più recenti (da una sessione live). Questo grafico viene ridimensionato e spostato orizzontalmente in coordinazione con la linea temporale.