Curve di luce AAVSO
Il generatore di curve di luce AAVSO
Curve di luce AAVSO

Introduzione
può visualizzare curve di luce di stelle variabili dal programma osservativo dell'Associazione Americana Osservatori di Stelle Variabili (American Association of Variable Star Observers, AAVSO). Questo programma tiene sotto controllo oltre seimila stelle variabili, e comprende dieci milioni di osservazioni che si spingono nel passato fin quasi a un secolo fa. scarica via Internet i dati più recenti direttamente dal database AAVSO, quindi per utilizzare questo strumento è necessaria una connessione di rete.
Per utilizzare questo strumento, seleziona una stella variabile per designazione o per nome nel pannello di sinistra, e imposta la data iniziale e finale del grafico. Nel pannello di destra seleziona i dati da inserire nel grafico (vedi sotto). Una volta fatte le selezioni, premi il pulsante Preleva curva. si connetterà automaticamente al server AAVSO, che genererà il grafico della curva di luce e lo invierà al tuo computer. Un esempio di curva di luce è mostrato qui sotto:
Un esempio di curva di luce
Esempio di curva di luce
Nota che queste curve di luce non andrebbero MAI utilizzate a scopo di ricerca, per articoli, presentazioni, pubblicazioni e così via. Il loro unico scopo è di essere una fonte di informazioni per . Non sono state convalidate e non hanno superato il rigoroso controllo di qualità dell'AAVSO. Saremo lieti di fornirti dati di buona qualità se ce li richiederai presso http://www.aavso.org/adata/onlinedata/.
Domande specifiche sui dati nelle curve di luce si possono inviare ad aavso@aavso.org.

Le stelle variabili
Le stelle variabili sono astri la cui luminosità cambia. Una curva di luce è il grafico della luminosità di una stella variabile in funzione del tempo. Osservando una curva di luce si può vedere come si è comportata la stella in passato, e tentare di predire che cosa farà in futuro. Gli astronomi utilizzano questi dati anche per creare modelli dei processi astrofisici all'interno della stella. Ciò può esserci di grande aiuto per capire come funzionano questi oggetti.

I dati
Ecco un sommario dei vari tipi di dati disponibili nelle curve di luce:
Visuale: si tratta di un'osservazione di una stella variabile eseguita da un osservatore con un normale telescopio. Significa che l'osservatore ha visto la stella di luminosità X alla data e ora Y.
Più debole di: talvolta la stella è troppo debole per essere vista dall'osservatore. Quando ciò si verifica, l'osservatore riporta la stella più debole vista nel campo. Questi casi si indicano con più debole di perché la stella variabile era più debole della luminosità riportata.
Media: si tratta della media corrente di tutti i dati riportati. Il valore Media grafico dice al computer su quanti giorni calcolare ciascuna media. Questo valore andrà adattato alla frequenza delle osservazioni. Le barre di errore rappresentano la deviazione standard a un sigma.
CCDV: si tratta di osservazioni eseguite con un CCD e un filtro V di Johnson. Le osservazioni CCDV tendono ad essere più accurate di quelle visuali (ma non sempre).
CCDB: osservazioni CCD con un filtro B di Johnson.
CCDI: osservazioni CCD con un filtro Ic di Cousins.
CCDR: osservazioni CCD con un filtro R di Cousins.
Dati discrepanti: si tratta di dati classificati come discrepanti da un membro dello staff AAVSO, in base alle regole per la convalida dei dati. Contattare aavso@aavso.org per ulteriori informazioni.
Date: il database osservativo su cui si basano le curve di luce viene aggiornato ogni dieci minuti, così puoi ottenere dati quasi in tempo reale. Per ora i dati sulle curve di luce sono disponibili solo fino al 1961, ma probabilmente in futuro saranno rese disponibili date anteriori.

Aggiornare la tua copia locale di stelle variabili
L'AAVSO pubblica la lista completa di stelle variabili incluse nel programma di monitoraggio. Il file è aggiornato ogni mese con le ultime stelle variabili scoperte. Per sincronizzare la lista di con quella principale dell'AAVSO, fai clic sul pulsante Aggiorna lista nella finestra di dialogo AAVSO. tenterà di connettersi al database AAVSO e di scaricare la lista più recente.
Il flusso di dati personalizzato fornito dall'AAVSO è stato implementato per da Aaron Price. Grazie Aaron!