Lo zenit
Lo zenit è il punto del cielo che puoi vedere guardando direttamente sopra la tua testa. Più precisamente, è il punto del cielo con un'altezza di 90 gradi, ed è il polo del sistema di coordinate orizzontali. Geometricamente, è il punto di intersezione tra la sfera celeste e una retta passante per il centro della Terra e la tua posizione sulla superficie terrestre.
Lo zenit si trova, per definizione, lungo il meridiano locale.
Esercizio:
Puoi puntare verso lo zenit premendo Z o selezionando la voce di menu Puntamento Zenit.