각거리 모듈
각거리 계산기 모듈
각거리
각거리 도구에서는 하늘의 두 점 사이의 각도를 잴 수 있습니다. 두 점의 적도 좌표를 지정하면 두 점 사이의 각도를 계산할 수 있습니다.
이 모듈에는 일괄 작업 모드도 있습니다. 일괄 작업 모드에서는 각각 줄에 최대 4개까지의 인자를 입력한 파일 이름을 지정해야 합니다. 각 줄에는 초기 적경(RA), 초기 적위(Dec), 최종 적경, 최종 적위를 입력할 수 있습니다. 기본값으로 각 줄에는 두 점의 적경과 적위를 입력해야 합니다. 계산기 패널에서 네 개의 좌표 중 하나의 값을 지정할 수 있습니다(계산기에 값을 입력하면 입력 파일의 값을 사용하지 않음).
입력과 출력 파일 이름을 지정하고 실행 단추를 클릭하면 출력 파일을 생성합니다.