황도 좌표 모듈
황도 좌표 계산기 모듈
황도 좌표
이 모듈은 적도 좌표와 황도 좌표 사이를 변환합니다. 먼저 날짜와 시간을 선택합니다. 그 다음 적도 좌표나 황도 좌표 중 하나를 입력합니다. 천체 찾기 대화 상자에서 적도 좌표를 선택할 수도 있습니다. 그러면 반대 좌표를 자동으로 입력합니다.