Het Zenit
Het zenit is het punt aan de hemel recht boven ons hoofd. Meer precies: het is het punt aan de hemel met een Hoogte van +90 graden, het is de pool van het Horizontale coördinatenstelsel. Meetkundig gezien is het het punt aan de hemel, waar de lijn, getrokken vanuit het middelpunt van de aarde, en door uw locatie op het aardoppervlak, de Hemelbol snijdt.
Het zenit is, per definitie, een punt op de Lokale meridiaan.
Oefening:
U kunt de kijkrichting op het zenit instellen door op de toets Z te drukken of door menu-item Kijkrichting Zenit te kiezen.