Zenit
Zenit jest punktem na niebie, na który patrzysz stojąc na ziemi i kierując głowę prosto do góry. Bardziej precyzyjnie, jest punktem na niebie o wysokości +90 stopni. Jest to biegun horyzontalnego układu współrzędnych. Geometrycznie, jest to punkt na sferze niebieskiej powstały w wyniku przecięcia z prostą rysowaną ze środka Ziemii poprzez miejsce na jej powierzchni, w którym się znajdujesz.
Z definicji zenit jest punktem na lokalnym południku.
Ćwiczenie:
Możesz wskazać zenit wciskając Z lub wybierając Zenit z menu Wskazywanie.