Módulo da Distância Angular
O módulo da Distância Angular
Distância Angular
A ferramenta da Distância Angular é usada para medir o ângulo entre quaisquer dois pontos no céu. Você poderá indicar simplesmente as Coordenadas equatoriais do par de pontos desejado e obter o ângulo entre os dois pontos.
Existe também um modo em lote para este módulo. No modo de lote, você indica um ficheiro de entrada que contém até quatro números por linha: os valores da AR (ascenção recta) e da Dec (declinação) iniciais e a ascenção recta e declinação finais. Por omissão, cada linha deverá conter quatro números que correspondem aos valores da AR e Dec para pares de pontos. Em alternativa, você poderá indicar um único valor para qualquer uma destas quatro coordenadas no painel da calculadora (os valores correspondentes para o ficheiro de entrada deverão ser omitidos se forem indicados na calculadora).
Logo que tenha indicado o ficheiro de entrada e um ficheiro para o resultado, basta carregar no botão Executar para gerar o ficheiro com o resultado.