Módulo do Dia Juliano
O módulo de cálculo do Dia Juliano
Dia Juliano
Este módulo converte entre a Data e hora do calendário, o Dia Juliano e o Dia Juliano Modificado. O Dia Juliano Modificado é simplesmente igual ao Dia Juliano - 2 400 000,5.
Para usar o módulo, indique uma das três datas para que os valores correspondentes nos outros dois sistemas de data sejam apresentados. Também poderá definir a data e hora para agora, carregando no botão Agora.
O módulo contém um modo em lote. Para o usar, basta gerar um ficheiro de entrada no qual cada linha contém um conjunto de valores para o parâmetro de entrada: Data e hora, Dia Juliano ou Dia Juliano Modificado. Depois identifique os ficheiros de entrada e saída. Finalmente, carregue no botão Executar para gerar o ficheiro do resultado. Este irá conter os valores dos outros parâmetros complementares. Por exemplo, se o seu ficheiro de entrada tiver um conjunto de valores de Data e hora, então cada linha do ficheiro do resultado irá ter os valores do Dia Juliano e do Dia Juliano Modificado. Poderá ler o resultado directamente no se carregar no botão Ver o resultado.
Exercício:
Qual a data do calendário a que corresponde o DJM = 0,0?