Época
Uma época é um dado instante de tempo (normalmente no passado) que é usado como referência para a medida do tempo na astronomia. Para tornar os cálculos mais simples, os astrónomos normalmente usam o número de dias decorridos desde um dado momento no tempo, como forma de representar o tempo nos cálculos astronómicos. Este "ponto de partida" escolhido arbitrariamente é chamado de época.
Uma época é normalmente referida em conjunto com as coordenadas equatoriais nos catálogos de astronomia, dado que as coordenadas equatoriais dos objectos celestes mudam (ainda que lentamente) com o tempo. As cartas celestes e atlas normalmente são marcados como sendo válidos para uma dada época.
A época mais usada actualmente é a J2000,0, (o ano Juliano 2000,0), que corresponde (quase exactamente) a 1 de Janeiro de 2000, meio-dia UTC. As outras épocas incluem o B1900 e o B1950.
O suporta os catálogos com base nas épocas J2000,0 e B1950,0.